NAME            NE2000
FILE            NE2000.COM
HELP            ASANTE.DOC
DESCRIPTION     Asante 2100 series MCA Ethernet Adapter
MICROCHANNEL
FRAME           ETHERNET_SNAP
APPLETALK       80007809B
AARP            80F3 H(0001) L(6) B(090007FFFFFF)
MEM_USE         4112
SIZE            621
MENU IRQ #1 *3 4 5 7 10 11
MENU PORT #1 120,10 140,10 160,10 *300,10 320,10 340,10 360,10 
